01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8

half-months mm

Bradford Control 1961-1990 Mean Precipitation

HIRHAM(1) HIRHAM(2) HadRM3P CHRM CLMimproved REMO RCAO(1) RCAO(2) PROMES RegCM RACMO Arpege(1) Observed